 -4.055000842E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.475300E+00  dx in pixels
 -7.288300E+00  dy in pixels
      1.004641  scalx
      1.010981  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
