 -4.086939848E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.668400E+00  dx in pixels
 -7.176200E+00  dy in pixels
      1.005627  scalx
      1.009906  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
