  1.266040870E-03 -9.226056924E-03 -5.106063975E-03 -7.508187867E-03  rotation in radian
 -5.182070E+00  dx in pixels
 -1.749647E+00  dy in pixels
      1.018416  scalx
      1.026443  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
