  2.265231770E-03 -9.226056924E-03 -5.106063975E-03 -7.508187867E-03  rotation in radian
  8.097000E-01  dx in pixels
 -7.951800E+00  dy in pixels
      1.005274  scalx
      1.010447  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
