  1.504876360E-03 -8.762281611E-03 -4.668200635E-03 -6.890798315E-03  rotation in radian
  4.733400E+00  dx in pixels
 -7.648800E+00  dy in pixels
      1.005107  scalx
      1.010648  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
