  3.239519670E-03 -1.140911087E-02 -6.063413371E-03 -8.984196575E-03  rotation in radian
  2.117149E+00  dx in pixels
 -3.121549E+00  dy in pixels
      1.018252  scalx
      1.026830  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
