  5.052901970E-03 -1.238670466E-02 -7.181798834E-03 -1.054447386E-02  rotation in radian
 -3.419009E-01  dx in pixels
 -6.488111E+00  dy in pixels
      1.018216  scalx
      1.026716  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
