  1.488262637E-02 -1.238670466E-02 -7.181798834E-03 -1.054447386E-02  rotation in radian
  1.257902E-01  dx in pixels
 -2.002905E-01  dy in pixels
      0.995547  scale x
      0.996468  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
