 -4.238326148E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.658600E+00  dx in pixels
 -6.665800E+00  dy in pixels
      1.005403  scalx
      1.010688  scaly
       600.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
