 -5.168465546E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.408000E-01  dx in pixels
 -6.921000E+00  dy in pixels
      1.005047  scalx
      1.010690  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
