 -1.070670487E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.225000E-01  dx in pixels
 -7.937600E+00  dy in pixels
      1.004540  scalx
      1.010390  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
