 -5.012195913E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.752596E+00  dx in pixels
 -3.324164E+00  dy in pixels
      1.018220  scalx
      1.027373  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
