 -4.316587013E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.165800E+00  dx in pixels
 -7.046500E+00  dy in pixels
      1.004911  scalx
      1.011382  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
