 -1.015259157E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.289000E-01  dx in pixels
 -8.228100E+00  dy in pixels
      1.004693  scalx
      1.010311  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
