 -1.176613488E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.626500E+00  dx in pixels
 -9.010200E+00  dy in pixels
      1.004960  scalx
      1.010349  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
