 -1.473768543E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.394542E+00  dx in pixels
  6.352598E-02  dy in pixels
      1.018488  scalx
      1.025746  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
