 -6.949155608E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.429280E+00  dx in pixels
  2.506610E-02  dy in pixels
      1.019385  scalx
      1.026211  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
