 -1.032388698E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.051000E-01  dx in pixels
 -9.028500E+00  dy in pixels
      1.003712  scalx
      1.011008  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
