 -4.674261905E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.486400E+00  dx in pixels
 -8.154100E+00  dy in pixels
      1.005016  scalx
      1.010328  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
