  4.491025700E-02 -5.336522347E-02 -2.856591821E-02 -4.405723696E-02  rotation in radian
  6.547700E+00  dx in pixels
 -2.863506E-01  dy in pixels
      1.017938  scalx
      1.026796  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
