  2.115891557E-02 -2.764579290E-02 -1.476594367E-02 -2.291720718E-02  rotation in radian
 -5.640718E+00  dx in pixels
 -8.591557E+00  dy in pixels
      1.018155  scalx
      1.026278  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
