  1.153158850E-03 -9.121674404E-03 -4.751322157E-03 -7.011608848E-03  rotation in radian
  1.926657E+00  dx in pixels
 -4.148093E+00  dy in pixels
      1.018342  scalx
      1.026586  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
