  5.827294980E-03 -1.417917374E-02 -7.698843803E-03 -1.143524535E-02  rotation in radian
  4.310797E+00  dx in pixels
 -1.034511E+00  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.026606  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
