  7.481796980E-03 -1.417917374E-02 -7.698843803E-03 -1.143524535E-02  rotation in radian
  9.768000E+00  dx in pixels
 -9.962800E+00  dy in pixels
      1.005219  scalx
      1.010537  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
