 -6.071735382E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.452712E+00  dx in pixels
 -3.850702E+00  dy in pixels
      1.018482  scalx
      1.026656  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
