 -4.488611944E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.639000E+00  dx in pixels
 -6.138700E+00  dy in pixels
      1.008897  scalx
      1.010745  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
