 -1.108230897E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.085900E+00  dx in pixels
 -9.281100E+00  dy in pixels
      1.005080  scalx
      1.010354  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
