 -5.601408845E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.096847E+00  dx in pixels
 -5.297010E+00  dy in pixels
      1.020720  scalx
      1.025788  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
