 -1.217521165E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.053400E+00  dx in pixels
 -1.011760E+01  dy in pixels
      1.005240  scalx
      1.009822  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
