 -1.297525782E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.056670E+01  dx in pixels
 -1.064560E+01  dy in pixels
      1.005299  scalx
      1.009689  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
