 -6.288991812E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.163982E+00  dx in pixels
  6.833809E-01  dy in pixels
      1.018747  scalx
      1.026427  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
