  3.990799985E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.146396E-03  dx in pixels
 -1.954248E-02  dy in pixels
      0.995401  scale x
      0.996630  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
