 -4.660611872E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.083470E+01  dx in pixels
 -8.231800E+00  dy in pixels
      1.006656  scalx
      1.009991  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
