  3.330901002E-02 -3.974520039E-02 -2.134540203E-02 -3.273134715E-02  rotation in radian
  1.139610E+01  dx in pixels
 -1.091380E+01  dy in pixels
      1.005063  scalx
      1.010563  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
