  2.191476815E-02 -2.787515839E-02 -1.487097957E-02 -2.310639243E-02  rotation in radian
 -5.991000E-01  dx in pixels
 -6.945700E+00  dy in pixels
      1.004825  scalx
      1.010454  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
