 -3.349821384E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.491010E+01  dx in pixels
 -7.869300E+00  dy in pixels
      1.004908  scalx
      1.011256  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
