 -3.983470358E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.767000E+00  dx in pixels
 -6.942200E+00  dy in pixels
      1.005871  scalx
      1.010262  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
