 -1.540686619E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.264025E+00  dx in pixels
 -1.173020E-01  dy in pixels
      1.018415  scalx
      1.025569  scaly
         3.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
