 -4.045525652E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.518600E+00  dx in pixels
 -7.154300E+00  dy in pixels
      1.004524  scalx
      1.011345  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
