 -5.284657612E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.343000E-01  dx in pixels
 -6.213100E+00  dy in pixels
      1.004847  scalx
      1.010569  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
