  1.210481436E-02 -1.858228098E-02 -1.017720890E-02 -1.559596151E-02  rotation in radian
 -7.482448E+00  dx in pixels
 -3.856396E+00  dy in pixels
      1.017989  scalx
      1.026473  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
