  1.260149566E-02 -1.858228098E-02 -1.017720890E-02 -1.559596151E-02  rotation in radian
 -5.454000E-01  dx in pixels
 -6.355200E+00  dy in pixels
      1.004820  scalx
      1.010378  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
