  2.152955866E-02 -1.858228098E-02 -1.017720890E-02 -1.559596151E-02  rotation in radian
  1.016775E-02  dx in pixels
 -4.992127E-03  dy in pixels
      0.995671  scale x
      0.996846  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
