  7.370065170E-03 -1.387584567E-02 -7.453893164E-03 -1.110440141E-02  rotation in radian
  8.864500E+00  dx in pixels
 -7.323099E+00  dy in pixels
      1.005163  scalx
      1.010459  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
