 -6.284044702E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.392880E-01  dx in pixels
  6.840695E-01  dy in pixels
      1.018181  scalx
      1.027221  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
