 -1.539824414E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.310902E+00  dx in pixels
 -4.697133E-01  dy in pixels
      1.018897  scalx
      1.025001  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
