 -5.631856715E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.861539E+00  dx in pixels
  6.873169E-01  dy in pixels
      1.018017  scalx
      1.026763  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
