 -3.915932715E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.271500E+00  dx in pixels
 -6.616200E+00  dy in pixels
      1.004759  scalx
      1.010986  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
