 -5.052149048E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.449700E+00  dx in pixels
 -5.526700E+00  dy in pixels
      1.004517  scalx
      1.010483  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
