  2.193840302E-02 -2.775775628E-02 -1.498917220E-02 -2.318722856E-02  rotation in radian
 -1.172100E+00  dx in pixels
 -6.467900E+00  dy in pixels
      1.004833  scalx
      1.010501  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
